/*
 * Librat to Raytran conversion tool, v1.1 IES@JRC
 *
 * Interactions: ['measured_stem']
 */




name grass_cyl_0 list
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.105107  0.000000  0.525534
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000   -0.128874  0.118092  0.629407
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.035271 -0.403143  1.138560
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.254337  0.331458  0.964538
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000   -0.651353 -0.114851  1.294650
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.484090 -0.308399  0.975179
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000   -0.080426  0.300153  0.466364
end

