/*
 * Librat to Raytran conversion tool, v1.1 IES@JRC
 *
 * Interactions: ['measured_stem']
 */




name grass_cyl_9 list
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.132280  0.000000  0.661402
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000   -0.174062  0.159498  0.850098
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.025999 -0.297164  0.839249
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.197768  0.257737  0.750011
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000   -0.560692 -0.098865  1.114450
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000    0.609677 -0.388407  1.228170
    cylinder Tag(measured_stem) measured_stem    0.002500    0.000000  0.000000  0.000000   -0.198628  0.741289  1.151780
end

